大发国际

大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
搜 索
公司地址:陕西省西安市高新区高新路51号高新大厦11层 公司电话:029-89589062 公司传真:029-89589062 公司邮箱:dsy@youserxasy.com
版权所有 ? 大发国际 陕ICP备2020016396号-1
首页 - 新闻中心 - 公司新闻
字号大小!。。。
高新大厦成功举办2025年度消防应急疏散演练
大发国际(中国区) - 官方网站2025-06-17作者:杜亚妮大发国际(中国区) - 官方网站291次分享到:

2025年6月16日下午,, ,,,陕西迈特物业管理有限公司高新大厦服务中心成功举办了2025年度消防应急疏散演练。。。。。本次演练主题为“人人讲安全,, ,,,个个会应急——寻找身边安全隐患”。。。。。

图片1.jpg

演练中,, ,,,迈特物业高新大厦服务中心员工全员参与,, ,,,按预案分成灭火、疏散、通讯、安全、后勤等小组。。。。。各小组紧密协同,, ,,,高效完成了模拟火情处置、人员疏散引导等任务,, ,,,有效检验了大厦消防设施及应急预案的可靠性,, ,,,同时也发现部分员工在设备操作熟练度方面存在不足。。。。。

公司领导对演练成效给予肯定,, ,,,并强调要提高消防疏散组织调度能力,, ,,,持续优化快速处置应急机制,, ,,,进一步筑牢高新大厦安全防线。。。。。