大发国际

大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
大发国际(中国区) - 官方网站
搜 索
公司地址:陕西省西安市高新区高新路51号高新大厦11层 公司电话:029-89589062 公司传真:029-89589062 公司邮箱:dsy@youserxasy.com
版权所有 ? 大发国际 陕ICP备2020016396号-1
首页 - 新闻中心 - 公司新闻
字号大。。 。。。。
大发国际 消防安全隐患整改项目招标公告
大发国际(中国区) - 官方网站2024-09-20作者:大发国际(中国区) - 官方网站3756次分享到:

一、招标条件

项目招标人为大发国际, , ,,,项目资金来源为企业自筹, , ,,,本项目已具备招标条件, , ,,,现招标方式为公开招标。。 。。。。

二、项目概况和招标范围

1.项目地点:陕西省西安市51号高新大厦;; ;;;;

陕西省西安市莲湖区丰登南路3号。。 。。。。

2. 计划工期:10日历天, , ,,,具体开工时间招标人通知为准 ;; ;;;;

3. 招标范围:本次招标项目划分为2个标段:

高新大厦消防安全隐患整改项目(见附件1);; ;;;;

环美壹号消防安全隐患整改项目(见附件2);; ;;;;

三、投标人资格要求

大发国际消防安全隐患整改项目投标人资格能力要求:1.投标人必须为中华人民共和国境内注册具备有效的营业执照的法人或其他组织;; ;;;;

2.投标人需具备专业承包消防设施工程二级(含二级)及以上企业资质;; ;;;;

3.投标人须具有有效的安全生产许可证;; ;;;;

4.投标人具有良好的社会信誉, , ,,,在以往投标活动及项目实施过程中没有出现违法违规行为的书面声明;; ;;;;

5.法人授权委托书及被授权人身份证复印件;; ;;;;

6.本项目不允许联合体投标。。 。。。。

、投标文件的递交

递交截止时间:202409250900

递交方式:陕西省西安市雁塔区高新路5111楼经营部纸质文件递交或电子扫描文件发至指定邮箱(31416715@qq.com)。。 。。。。

、开标时间及地点

开标时间:202409250900

开标地点:陕西省西安市雁塔区高新路5111经营部办公室

、其他

1.本次招标采用资格后审的方法对投标人资格进行审查;; ;;;;2.逾期递交或者未送达指定地点的投标文件, , ,,,招标人不予受理。。 。。。。

2.需进行现场勘察的投标单位请至招标单位经营部办公室协商或电话联系。。 。。。。

、联系方式

人:大发国际

陕西省西安市雁塔区高新路51

人:郭工

话:029-89589062

附件1:高新大厦消防安全隐患整改项目清单.xlsx

附件2:环美壹号消防安全隐患整改项目清单.xlsx